LIBRARY perffunc

EXETYPE WINDOWS

CODE MOVEABLE
DATA SINGLE
HEAPSIZE 1024

EXPORTS
    WEP                 @1 RESIDENTNAME
    PerformStrFunc
    PerformNumFunc
