                  INSTALACION EN DISCO DURO DE dBASE III PLUS
    
    dBASE III PLUS puede ser procesado directamente de este disco sistema
    y Ud. puede transferir una copia de dBASE III PLUS a un disco duro usando 
    este procedimiento de instalación. Es posible usar también este procedi-
    miento para instalar su llave de ACCESSo o el ADMINISTRADOR DBASE. Una
    vez que la copia del software es transferida a un disco duro, no puede 
    ser duplicada. Una copia instalada del software puede se regresada a este 
    disco sistema de dBASE III PLUS ejecutando el archivo UNINSTAL.BAT 
    
    o  Los comandos correctos son los siguientes:

	Teclee "INSTALL <manejador:>" para instalar el dBASE III PLUS.
	Teclee "INSTALL <manejador:> ACCESS" para instalar el ACCESS.
	Teclee "INSTALL <manejador:> DBA" para instalar el ADMINISTRADOR DBASE.

          donde <manejador:> es la letra correspondiente al disco duro.

    o  Para continuar la instalación en un DISCO DURO, oprima cualquier 
       tecla u oprima Ctrl-C para cancelar esta instalación.  

