

                  PROCEDIMIENTO DE DESINSTALACION DE dBASE III

    El procedimiento UNINSTAL le permite remover la copia de dBASE III PLUS,
    ACCESS y DBASE ADMINISTRATOR de su disco duro y ponerla nuevamente en
    el disco sistema pertinente, de manera que Ud. pueda volver a instalarla
    en este u otro disco duro, usando el archivo INSTALL.BAT.

    -  Los comandos correctos son los siguientes:

    Teclee "UNINSTAL <manejador:>" para desinstalar el dBASE III PLUS.
    Teclee "UNINSTAL <manejador:> ACCESS" para desinstalar el ACCESS.
    Teclee "UNINSTAL <manejador:> DBA" para desinstalar el ADMINISTRADOR dBASE.
   
    donde <manejador:> es la letra correspondiente al disco duro.  

    -  Oprima cualquier tecla para continuar con la desinstalación del
       disco duro u oprima Ctrl-C para cancelar el procedimiento.
